********************** BubbleHelp File fürs Multikonvertplugin

-022
Hier können Sie den Quellpfad auswählen.@
-025
Hier können Sie den Pfad auswählen, unter dem die konvertierten Bilder gespeichert werden sollen.@
-030
Hier können Sie durch Kommata getrennte Wildcards für die zu ladenden Dateien angeben. Die Jokerzeichen * und ? sind zulässig.@

-006
Hiermit können Sie die Optionen für das gewählte Exportformat einstellen.@

-009
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-010
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-011
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-012
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-013
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-014
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-015
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-016
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@
-017
Hier können Sie das Grafikformat wählen, in das die Bilder konvertiert werden sollen.@

-035
Hier können Sie wählen, in welcher Farbtiefe die Bilder gespeichert werden sollen.@
-036
Hier können Sie wählen, in welcher Farbtiefe die Bilder gespeichert werden sollen.@
-050
Ist diese Checkbox gewählt, so wird versucht, die Farbtiefe der Quellbilder beizubehalten. Wenn dies nicht möglich ist, wird auf die eingestellte Farbtiefe gewandelt.@

-043
Hier können Sie die Methode wählen, mit der die Bilder auf die Zielfarbtiefe gerastert werden sollen, wenn die Quellfarbtiefe höher ist.@
-044
Hier können Sie die Methode wählen, mit der die Bilder auf die Zielfarbtiefe gerastert werden sollen, wenn die Quellfarbtiefe höher ist.@

-047
Hier können Sie den Palettenmodus wählen, der für ein eventuelles Rastern verwendet werden soll.@
-048
Hier können Sie den Palettenmodus wählen, der für ein eventuelles Rastern verwendet werden soll.@

-053
Wenn bei 'Palette' die Option 'feste Palette' gewählt ist, können Sie hiermit eine Palette im .PAL-Format laden, auf die gedithert werden soll.@

-056
Wenn diese Checkbox gewählt ist, wird die Farbtiefe an die Namen der zu speichernden Bilder angehängt, z.B. BILD.IMG -> BILD16.IMG.@

-057
Wenn diese Checkbox gewählt ist, werden die Unterordner des Quellpfades auch nach Bildern durchsucht.@

-061
Wenn diese Checkbox gewählt ist, werden mit 'speichern' und 'laden' GEMScript-Scripte auf Diskette/Festplatte erzeugt oder geladen.@

-058
Lädt eine abgespeicherte Konfiguration.@
-059
Speichert die aktuelle Konfiguration ab.@

-001
Startet die Konvertierung.@


--01